list_length_non_negative THM

⊢ ∀L:T List. |·|(L)≥0 by UnivCD THEN ListInd 2 THEN AbReduce 0

|
|\
| 1. T : Type
| 2. T List
| ⊢ 0≥0 by Reduce 0
|
.\
. 1. T : Type
. 2. T List
. 3. T
. 4. v : T List
. 5. |·|(v)≥0
. ⊢ 1+|·|(v)≥0 by Reduce 0
END