select_l_interval THM

⊢ ∀T:Type, l:T List, i:N||l||, j:N(i+1), x:N(i-j).

   l_interval(l;j;i)[x] = l[(j+x)]
  by Auto THEN Unfold ‘l_interval‘ 0
     THEN
     RWO
     Thm* ∀n:N, f:(Nn→T), i:Nn. mklist(n;f)[i] = f(i)
     {mklist_select}
     0
     THEN
     Reduce 0
END